Berliner Philharmonisches Orchester
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Berliner Philharmonisches Orchester
identifier: 10926-5
identifier: 0000000121144247
1882 gegründet, heute bekannt unter dem Namen Berliner Philharmoniker.