Semperoper
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Semperoper
identifier: 1054565813
identifier: 261890149
Dresdner Opernhaus, 1871 von König Johann von Sachsen bei dem Architekten Gottfried Semper in Auftrag gegeben und 1878 eröffnet.