Saal Bechstein (Berlin)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Saal Bechstein
location: Linkstraße 42
Berlin
52.504553 13.373623
Durch Carl Bechstein gebauter und am 04.10.1892 eröffneter Konzertsaal mit etwa 500 Plätzen, vorrangig zur Aufführung von Kammerkonzerten (Auftraggeber: Konzertdirektion Hermann Wolff, Architekt: Franz Schwechten); das Eröffnungskonzert wurde gestaltet durch Hans von Bülow (sein letztes Konzert als Pianist); der Saal wurde gegen Ende des Zweiten Weltkriegs 1944 durch einen Bombentreffer zerstört.
identifier: 1084247690