Friedrich-Wilhelm-Schützenhaus (Danzig)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Friedrich-Wilhelm-Schützenhaus
location: 3. Maja
Danzig
Im Jahr 1814 war es ein Schützenverein; die Räumlichkeiten dienten auch für Konzerte; am 26. Januar 1945 durch einen Luftangriff zerstört.