Gare Saint-Lazare (Paris)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Gare Saint-Lazare (Paris)
location: 48.876667 2.325278
identifier: 4540665-0
identifier: 2978860

[Zweitgrößter Bahnhof in Paris, seit 1853 an der heutigen Stelle unweit der Opéra Garnier, mit Abfahrtsrichtung Nordwest.]