Teatro comunale (Bologna)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Teatro comunale
Opernhaus der Stadt Bologna, eröffnet am 14. Mai 1763.
location: Largo Respighi 1
Bologna
44.496494 11.350481
identifier: 1044828-7
identifier: 150130775