Artur Rother
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Rother, Artur; Artur Martin Rother
identifier: 116640960
identifier: 78145857803123020430
identifier: 0000000120195368
birth: 1885-10-12, Stettin
death: 1972-09-22, Aschau im Chiemgau
occupation: Dirigent
occupation: Generalmusikdirektor
affiliation: Chefdirigent des Berliner Rundfunk-Sinfonieorchesters