Strindberg, August: Pelikanen op. 4 (dt.: Der Scheiterhaufen)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

August Strindberg, Pelikanen, Der Scheiterhaufen, 4, 477355102, Stockholm, Wien