Bach, Johann Sebastian (arr. Busoni, Ferruccio): Das wohltemperierte Klavier (Teil 2)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Johann Sebastian Bach, Ferruccio Busoni, Das wohltemperierte Klavier, K B 25, BV007760006, Leipzig, Breitkopf & Härtel, Zweiter Teil