Chopin, Frédéric: Klaviersonate Nr. 3 h-Moll op. 58
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Frédéric Chopin, Klaviersonate Nr. 3 h-Moll, 58, 300037880, Paris, Joseph Meissonnier