Bach, Johann Sebastian (arr. Reger, Max): Toccata und Fuge in d-Moll BWV 565
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Johann Sebatian Bach, Max Reger, Toccata und Fuge d-Moll BWV 565, 1, [Ferrucio Busoni gewidmet], London, Augener & Co., als Nr. 1 in der Reihe Concert-Programme. Pianoforte erschienen, 1