Königliches Theater Wiesbaden
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Königliches Theater Wiesbaden
identifier: 10107009-3
1894 unter Wilhelm II. erbaut; 1918 in Preußisches Staatstheater, 1932 in Nassauisches Landestheater umbenannt; nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst Großhessisches Staatstheater, dann (bis heute) Hessisches Staatstheater Wiesbaden.