Paula Gericke
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Gericke, Paula; Paula Flamm; Paula Gericke
identifier: 1244364363
identifier: 5962163570592116620006
birth: 1865-06-04, Wien
death: 1940-06-11, Cambridge (MA)
Geburts- und Ehedaten gemäß Trauungsbuch (Erzdiözese Wien, Dom- und Metropolitanpfarre St. Stephan, Signatur 02-093, Digitalisat); Sterbedaten gemäß Boston Evening Transcript, 12.6.1940, S. 7.