Sedanstraße 6 (Wiesbaden)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Sedanstraße 6
location: Wiesbaden, 50.0832 8.230325698852539
Wohnort von Max Reger von 1897 bis Juni 1898. Reger wohnte in der 2. Etage rechts. Seine Schwester Emma Reger brachte ihn Mitte Juni 1898 wegen seiner Verwahrlosung und Alkoholabhängigkeit zurück in das Elternhaus in Weiden.