Schenker, Heinrich: Gesänge für gemischten Chor op. 7
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Heinrich Schenker, Gesänge für gemischten Chor, 7, Albert Jungmann & C. Lerch, Wien