Vitali, Tomaso Antonio: Chaconne g-Moll für Violine und Generalbass
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Tomaso Antonio Vitali, Chaconne g-Moll für Violine und Generalbass, Dresden, Autorschaft Vitali unwahrscheinlich, Überlieferung der einzigen handschriftlichen Quelle in Dresden; vgl. [...].