Schenker, Heinrich: Im Rosenbusch der Liebe schlief op. 8 Nr. 2
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Heinrich Schenker, Im Rosenbusch der Liebe schlief, 8, 2, Wien