Platti, Giovanni (arr. Jarnach, Philipp): Sonate G-Dur
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Giovanni Platti, Philipp Jarnach, Sonate G-Dur, für Flöte (oder Violine) und Klavier, JWV 66, Mainz, Schott