Bach, Johann Sebastian (arr. Schenker, Heinrich): Selig ist der Mann. Kantate für Sopran und Bass
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Johann Sebastian Bach, Heinrich Schenker, Selig ist der Mann, Kantate für Sopran und Bass, Bearbeitung, Wien, Wien