Hotel zum Erzherzog Carl (Wien)
availability: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Hotel zum Erzherzog Carl
location: Kärntner Straße 31
Wien
48.205598 16.371406